Erstklassiger Service, reibungsloser Ablauf. Hinfahren, Box wird sofort montiert und alles ist gut. Die Box(en) sind sehr neu und in einem sehr gepflegten Zustand. Einfach nur top - eine klare Empfehlung. Und nein, ich bekomme nichts für diese Bewertung - ich bin einfach nur richtig zufrieden.