Top Service und absolut unkompliziert! Die Beratung war freundlich, professionell und ehrlich, die Abwicklung schnell und zuverlässig. Die Dachbox war in einwandfreiem Zustand, leicht zu montieren und hat perfekt funktioniert. Preis-Leistung stimmt ebenfalls. Ich werde beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder hier mieten – klare Empfehlung!