Wir haben für unseren Dänemark Urlaub das erste mal eine Dachbox mit Dachträger angemietet. Der Service war einwandfrei, die Dachbox und alle Anbauteile sehr modern und in perfekten Zustand. Hat alles wunderbar funktioniert.